\documentclass[                 % -*- coding: koi8-r -*-
    ,twoside         % - двусторонняя печать
    ,height=282      % - высота рамки в миллиметрах (принтеры бывают разные)
    ,title           % - печать титульного листа
%    ,encoding=koi8-r % - кодировка текста cp866,koi8-r,cp1251...
%    ,year=2000       % - год документа 
%    ,draft           % - черновик
    ]{eskd}

\docName{наименование изделия/документа - графа 1}
\docSignature{обозначение - графа 2}
\docLabel{графа 9}
\middleLabel{графа 10}   % - недостающая должность
\docAuthor{Автор}        % - фамилия автора
\docChecker{Проверивший} % - фамилия проверившего
\middleName{Неизвестный} % - фамилия неизвестного
\normController{Нормист} % - фамилия нормоконтролера
\approvedBy{Утвердун}    % - фамилия утвердившего

%       титульный лист:
%
\titleTop{Страна чудес\\
  Академия околовсяческих наук\\
  НИИЧАВО}               % - шапка титульного листа
\titleApprovedBy{должность утвердившего}{Ф.А.~Милия~Утвердившего}
\titleAgreedBy{должность согласовавшего}{Е.Г.~Офамилия}
\titleAgreedBy{должность более мелкого согласовавшего}{O.K.~Первый}
\titleAgreedBy{должность ещё более мелкого согласовавшего}{O.K.~Второй}
\titleDesignedBy{Самый главный автор всех времен и народов}{А.В.~Тор}
\titleDesignedBy{Самый средний автор}{С.Р.~Едний}
\titleDesignedBy{Самый последний автор титульного листа}{П.О.~Следний}

\begin{document}\Huge
Верхняя строка первого листа
\vfill
Нижняя строка первого листа
\newpage
Верхняя строка второго листа
\vfill
Нижняя строка второго листа
\eskdListOfChanges
\end{document}
