\input plain.tex
\input pdftexconfig.tex
\input pdftexmagfix.tex

\pdfinterwordspaceon
\pdfcompresslevel=0
\pdfobjcompresslevel=0
\font\x = cmr10 \x
\hsize=5cm
a a

a a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
a a
\end
